From 8918b4798de4c6efdd0e24d0419f080496e5545e Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Elie Roux <elie.roux@telecom-bretagne.eu>
Date: Sun, 9 Jun 2013 10:04:24 +0200
Subject: It can be normal for a function to return false

---
 luatexbase-mcb.dtx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'luatexbase-mcb.dtx')

diff --git a/luatexbase-mcb.dtx b/luatexbase-mcb.dtx
index b0ae1c9..3740e06 100644
--- a/luatexbase-mcb.dtx
+++ b/luatexbase-mcb.dtx
@@ -572,7 +572,7 @@ local function listhandler (name)
         for _, f in ipairs(callbacklist[name]) do
             ret = f.func(head, ...)
             if ret == false then
-                warning("function '%s' returned false\nin callback '%s'",
+                log("function '%s' returned false\nin callback '%s'",
                     f.description, name)
                 break
             end
-- 
cgit v1.2.3

