From 83cfbe1bcbd06a01c2e01ec46a07fea096244f7f Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: =?UTF-8?q?Manuel=20P=C3=A9gouri=C3=A9-Gonnard?= <mpg@elzevir.fr>
Date: Thu, 23 Jun 2011 19:50:11 +0200
Subject: Fix typo in function name.

Spotted by Philipp Stephani.
---
 luatexbase-mcb.dtx | 2 +-
 1 file changed, 1 insertion(+), 1 deletion(-)

(limited to 'luatexbase-mcb.dtx')

diff --git a/luatexbase-mcb.dtx b/luatexbase-mcb.dtx
index 3e47d7c..b26f56f 100644
--- a/luatexbase-mcb.dtx
+++ b/luatexbase-mcb.dtx
@@ -559,7 +559,7 @@ local function listhandler (name)
         for _, f in ipairs(callbacklist[name]) do
             ret = f.func(head, ...)
             if ret == false then
-                warn("function '%s' returned false\nin callback '%s'",
+                warning("function '%s' returned false\nin callback '%s'",
                     f.description, name)
                 break
             end
-- 
cgit v1.2.3

