From dfc308a5b37153e7d35b42781058ffafc35afabb Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Philipp Gesang <pgesang@ix.urz.uni-heidelberg.de>
Date: Mon, 16 Aug 2010 17:27:01 +0200
Subject: reverted layout adjustments due to testing results

---
 .../context/third/simpleslides/simpleslides-s-Automata.tex  | 13 +++++++------
 1 file changed, 7 insertions(+), 6 deletions(-)

(limited to 'module/tex/context/third/simpleslides/simpleslides-s-Automata.tex')

diff --git a/module/tex/context/third/simpleslides/simpleslides-s-Automata.tex b/module/tex/context/third/simpleslides/simpleslides-s-Automata.tex
index f318f78..d0c1d73 100644
--- a/module/tex/context/third/simpleslides/simpleslides-s-Automata.tex
+++ b/module/tex/context/third/simpleslides/simpleslides-s-Automata.tex
@@ -40,17 +40,18 @@
 \setuplayout [              width=fit,
                            margin=2cm,
                            height=fit,
-	             leftmargindistance=.2cm,
-	            rightmargindistance=.2cm,
+	             leftmargindistance=.8cm,
+	            rightmargindistance=.0cm,
                            header=18mm, 
-                   headerdistance=.3cm,
+                   %headerdistance=.3cm,
                            footer=0cm, 
-                   footerdistance=0mm,
-                         topspace=.5cm, 
+                   %footerdistance=0mm,
+                         %topspace=.5cm, 
+                         topspace=.8cm, 
                         backspace=1.9cm,
                          location=singlesided]
 
-\setuplayout [simpleslides:layout:horizontal][header=14mm]
+\setuplayout [simpleslides:layout:horizontal][header=18mm]
 \setuplayout [simpleslides:layout:vertical]  [header=0mm]
 \setuplayout [simpleslides:layout:title]     
 
-- 
cgit v1.2.3

